Tag 3 - die Nacht

Vortrag:

Bericht: Anke Scholz <anke@wohnt.in-berlin.de>

Mann oh mann! Halb eins ist es, die Dokustelle ist schon fast leer, der Server ist überspielt - ist auch gut so, denn die Verbindung ist um Mitternacht endgültig gekappt worden. Das sind ja Zustände! Die Kappung der Leitung leert die Gänge und Räume schlagartig. Ein Superglück, daß wir unsere Unterlagen noch vorher ins Trockene gebracht haben.

15. Chaos Communication Congress 1998